IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 1 created 15-JUN-2009 14:12:32 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

EVLA:W1 1

IF 1(L)

EVLA:W1 1

IF 1(R)

EVLA:MPD 2

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 EVLA:MPD 2

IF 1(R)

EVLA:W9 4

IF 1(L)

EVLA:W9 4

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 EVLA:E4 5

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E4 5

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: W8 6

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 2 created 15-JUN-2009 14:12:32 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

VLA: W8 6

IF 1(R)

VLA: N9 7

IF 1(L)

VLA: N9 7

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 VLA: W7 8

IF 1(L)

VLA: W7 8

IF 1(R)

VLA: N8 9

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 VLA: N8 9

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E8 10

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E8 10

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 3 created 15-JUN-2009 14:12:33 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

EVLA:E3 11

IF 1(L)

EVLA:E3 11

IF 1(R)

VLA: N4 12

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 VLA: N4 12

IF 1(R)

EVLA:N7 13

IF 1(L)

EVLA:N7 13

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 EVLA:E7 14

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E7 14

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E1 15

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 4 created 15-JUN-2009 14:12:33 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

VLA: E1 15

IF 1(R)

EVLA:W6 16

IF 1(L)

EVLA:W6 16

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:W5 17

IF 1(L)

EVLA:W5 17

IF 1(R)

EVLA:N3 18

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:N3 18

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 5 created 15-JUN-2009 14:12:34 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

VLA: N1 20

IF 1(L)

VLA: N1 20

IF 1(R)

EVLA:E2 21

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E2 21

IF 1(R)

VLA: W2 22

IF 1(L)

VLA: W2 22

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E9 23

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E9 23

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W3 24

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 6 created 15-JUN-2009 14:12:34 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

EVLA:W3 24

IF 1(R)

EVLA:N6 26

IF 1(L)

EVLA:N6 26

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: N5 27

IF 1(L)

VLA: N5 27

IF 1(R)

VLA: E6 28

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: E6 28

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 7 created 15-JUN-2009 14:12:34 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

EVLA:W1 1

IF 1(L)

EVLA:W1 1

IF 1(R)

EVLA:MPD 2

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:MPD 2

IF 1(R)

EVLA:W9 4

IF 1(L)

EVLA:W9 4

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E4 5

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E4 5

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: W8 6

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 8 created 15-JUN-2009 14:12:34 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

VLA: W8 6

IF 1(R)

VLA: N9 7

IF 1(L)

VLA: N9 7

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: W7 8

IF 1(L)

VLA: W7 8

IF 1(R)

VLA: N8 9

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: N8 9

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E8 10

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E8 10

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 9 created 15-JUN-2009 14:12:34 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

EVLA:E3 11

IF 1(L)

EVLA:E3 11

IF 1(R)

VLA: N4 12

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: N4 12

IF 1(R)

EVLA:N7 13

IF 1(L)

EVLA:N7 13

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E7 14

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E7 14

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E1 15

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 10 created 15-JUN-2009 14:12:35 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

VLA: E1 15

IF 1(R)

EVLA:W6 16

IF 1(L)

EVLA:W6 16

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:W5 17

IF 1(L)

EVLA:W5 17

IF 1(R)

EVLA:N3 18

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:N3 18

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 11 created 15-JUN-2009 14:12:35 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

VLA: N1 20

IF 1(L)

VLA: N1 20

IF 1(R)

EVLA:E2 21

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E2 21

IF 1(R)

VLA: W2 22

IF 1(L)

VLA: W2 22

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E9 23

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E9 23

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W3 24

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 12 created 15-JUN-2009 14:12:35 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

EVLA:W3 24

IF 1(R)

EVLA:N6 26

IF 1(L)

EVLA:N6 26

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: N5 27

IF 1(L)

VLA: N5 27

IF 1(R)

VLA: E6 28

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: E6 28

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 15 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

EVLA:E3 11

IF 1(L)

EVLA:E3 11

IF 1(R)

VLA: N4 12

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 VLA: N4 12

IF 1(R)

EVLA:N7 13

IF 1(L)

EVLA:N7 13

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 EVLA:E7 14

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E7 14

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E1 15

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 16 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

VLA: E1 15

IF 1(R)

EVLA:W6 16

IF 1(L)

EVLA:W6 16

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 EVLA:W5 17

IF 1(L)

EVLA:W5 17

IF 1(R)

EVLA:N3 18

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 EVLA:N3 18

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 17 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

VLA: N1 20

IF 1(L)

VLA: N1 20

IF 1(R)

EVLA:E2 21

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 VLA: W2 22

IF 1(L)

VLA: W2 22

IF 1(R)

EVLA:E9 23

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 EVLA:E9 23

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W3 24

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W3 24

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 18 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/02:47:05 to 00/02:52:35

EVLA:N6 26

IF 1(L)

EVLA:N6 26

IF 1(R)

VLA: N5 27

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200 VLA: N5 27

IF 1(R)

VLA: E6 28

IF 1(L)

VLA: E6 28

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 19 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

EVLA:W1 1

IF 1(L)

EVLA:W1 1

IF 1(R)

EVLA:MPD 2

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:MPD 2

IF 1(R)

EVLA:W9 4

IF 1(L)

EVLA:W9 4

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E4 5

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E4 5

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: W8 6

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 20 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

VLA: W8 6

IF 1(R)

VLA: N9 7

IF 1(L)

VLA: N9 7

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: W7 8

IF 1(L)

VLA: W7 8

IF 1(R)

VLA: N8 9

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: N8 9

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E8 10

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E8 10

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 21 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

EVLA:E3 11

IF 1(L)

EVLA:E3 11

IF 1(R)

VLA: N4 12

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: N4 12

IF 1(R)

EVLA:N7 13

IF 1(L)

EVLA:N7 13

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E7 14

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:E7 14

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

VLA: E1 15

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 22 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

VLA: E1 15

IF 1(R)

EVLA:W6 16

IF 1(L)

EVLA:W6 16

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:W5 17

IF 1(L)

EVLA:W5 17

IF 1(R)

EVLA:N3 18

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:N3 18

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W4 19

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 23 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

VLA: N1 20

IF 1(L)

VLA: N1 20

IF 1(R)

EVLA:E2 21

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: W2 22

IF 1(L)

VLA: W2 22

IF 1(R)

EVLA:E9 23

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

EVLA:E9 23

IF 1(R)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W3 24

IF 1(L)

Channels

0 50 100 150 200

EVLA:W3 24

IF 1(R)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

Plot file version 24 created 17-JUN-2009 10:10:58 0137+331 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/04:34:45 to 00/04:38:55

EVLA:N6 26

IF 1(L)

EVLA:N6 26

IF 1(R)

VLA: N5 27

IF 1(L)

1.3 1.1 0.9 0.7

200 -200

VLA: N5 27

IF 1(R)

VLA: E6 28

IF 1(L)

VLA: E6 28

Plot file version 25 created 17-JUN-2009 10:30:05 1227+365 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Calibrated with CL # 2 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged

MilliAmpl Jy

Channels

0 50 100 150 200

31.0 30.5 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 IF 1(RR)

Phas deg

-26 -28 -30 -32 -34 -36

Plot file version 26 created 17-JUN-2009 10:30:05 1227+365 Haro29-D1.LINCOP.1 Freq = 1.4190 GHz, Bw = 1.312 MH Calibrated with CL # 2 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged

MilliAmpl Jy

Channels

0 50 100 150 200

18

17

16

15

14

13

12 IF 1(LL)

Phas deg

90 85 80 75 70 65