Plot file version 5 created 04-MAY-2010 10:28:01 Amplitude vs UV dist for D75_D.CH 0.1 Source:0941-080 Ants * - * Stokes RRLL IF# 1 Chan# 1

Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.562 MHz

MilliJanskys

Kilo Wavlngth

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

800

700

600

500

400

300

200

100

0