Plot file version 3 created 14-MAY-2010 12:02:14 Amplitude vs UV dist for D75_D.NEWCH0.1 Source:0941-080 Ants * - * Stokes RRLL IF# 1 Chan# 1

UVrange 7.000E+02 1.000E+13 wavelengths

Janskys

Kilo Wavlngth

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8