Plot file version 16 created 12-MAY-2010 12:24:23 Phase vs UV dist for D75_D.NEWCH0.1 Source:1328+307 Ants * - * Stokes RRLL IF# 1 Chan# 1

Degrees

Kilo Wavlngth

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20