Plot file version 11 created 10-JUN-2011 14:01:06 0941-080 D75 D.LINCOP.1 Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.306 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged UVrange: 7.000E-01 TO 1.000E+10 Klambda

Ampl Jy

Channels

0 20 40 60 80 100

2.730 2.725 2.720 2.715 2.710 2.705 2.700 2.695 2.690 2.685 2.680 IF 1(RR)

Phas deg

0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4

Plot file version 12 created 10-JUN-2011 14:01:06 0941-080 D75 D.LINCOP.1 Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.306 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged UVrange: 7.000E-01 TO 1.000E+10 Klambda

Ampl Jy

Channels

0 20 40 60 80 100

2.720 2.715 2.710 2.705 2.700 2.695 2.690 2.685 2.680 2.675 2.670 IF 1(LL)

Phas deg

0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6