Plot file version 17 created 18-JUL-2011 14:20:46 0943-083 D75 C2.LINCOP.1 Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.306 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged

Ampl Jy

Channels

0 20 40 60 80 100

2.860

2.855

2.850

2.845

2.840

2.835

2.830

IF 1(RR)

Phas deg

0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2

Plot file version 18 created 18-JUL-2011 14:20:46 0943-083 D75 C2.LINCOP.1 Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.306 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged

Ampl Jy

Channels

0 20 40 60 80 100

2.865

2.860

2.855

2.850

2.845

2.840

2.835 IF 1(LL)

Phas deg

0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2