Plot file version 4 created 01-JUL-2011 13:03:03 Amplitude vs UV dist for D75_C1.CH 0.1 Source:0941-080 Ants * - * Stokes RRLL IF# 1 Chan# 1

Freq = 1.4187 GHz, Bw = 1.562 MHz

MilliJanskys

Kilo Wavlngth

0 2 4 6 8 10 12 14 16

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100