Plot file version 2 created 25-JUL-2011 12:49:19 Phase vs UV dist for D75_B1A.CH 0.1 Source: Ants * - * Stokes RRLL IF# 1 Chan# 1

Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.562 MHz

Degrees

Kilo Wavlngth

0 10 20 30 40 50

150

100

50

0

-50

-100

-150