Plot file version 7 created 25-JUL-2011 17:40:58 0943-083 D75 B1A.LINCOP.1 Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.306 MH Calibrated with CL # 2 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged

MilliAmpl Jy

Channels

0 20 40 60 80 100

11.5

11.0

10.5

10.0

9.5

9.0 IF 1(RR)

Phas deg

-150 -155 -160 -165 -170

Plot file version 8 created 25-JUL-2011 17:40:58 0943-083 D75 B1A.LINCOP.1 Freq = 1.4188 GHz, Bw = 1.306 MH Calibrated with CL # 2 and BP # 1 (BP mode 1)

Vector averaged cross-power spectrum Several baselines averaged

MilliAmpl Jy

Channels

0 20 40 60 80 100

11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 IF 1(LL)

Phas deg

-90 -95 -100 -105