5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400

-.02

-.01

0

.01 Arp 144A

6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200

-.02

-.01

0

.01

.02

Arp 242A

6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200

-.02

-.01

0

.01

.02

Arp 242.b

6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800

-.02

-.01

0

.01

.02

Arp 102.a

VELOCITY (km/s)